OSCILLATION CRITERIA FOR TWO–DIMENSIONAL SYSTEMS OF FIRST ORDER LINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Ladislav Polák

Department of Mathematical Analysis, Faculty of Science Masaryk University Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno, Czech Republic

lspeedy@math.muni.cz

Sufficient conditions are established for the oscillation of the system u^0 = q(t)u v^0 = −p(t)v where p, g : [0, +∞[ → ] − ∞, +∞[ are locally summable functions.